=== BEST-OF-RUN ===
              generation: 6
                   nodes: 7
                   depth: 3
                    hits: 784
TOP INDIVIDUAL:



-- #1 --
                    hits: 784
             raw fitness: 784.0000
    standardized fitness: 784.0000
        adjusted fitness: 0.9987
TREE:
 (- (+ (/ perimeter -0.03569) convex) perimeter)
TREE-equ:
y = (((perimeter / -0.03569) + convex) - perimeter)
