=== BEST-OF-RUN ===
              generation: 0
                   nodes: 7
                   depth: 2
                    hits: 591
TOP INDIVIDUAL:



-- #1 --
                    hits: 591
             raw fitness: 591.0000
    standardized fitness: 591.0000
        adjusted fitness: 0.9983
TREE:
 (+ (- convex area)
    (* perimeter -0.64856))
TREE-equ:
y = ((convex - area) + (perimeter * -0.64856))
