=== BEST-OF-RUN ===
              generation: 0
                   nodes: 1
                   depth: 0
                    hits: 510
TOP INDIVIDUAL:



-- #1 --
                    hits: 510
             raw fitness: 510.0000
    standardized fitness: 510.0000
        adjusted fitness: 0.9980
TREE:
 -0.37303
TREE-equ:
y = -0.37303
